# Такт работы сердца или расписание движения поездов

Александр Михайлович Хатыбов

Работа сердца рассматривается с точки зрения стрелочника.

А.Хатыбов


Не научная, и тем более не медицинская точка зрения.


(работа сердца рассматривается с точки зрения стрелочника на светофоре).


Сердце, с давних времён, когда медицина его обнаружила, считается автономным органом, работающем без сопровождения мозга и просто гоняет кровь по организму человека, создавая при этом давление 44 мм ртутного столба. Конечно, возникают различные неудобства - аритмия, инфаркты и прочее, но медицина уже умеет с ними бороться вплоть до замены на искусственное сердце, потому цивилизации не о чем беспокоиться, хотя наблюдается постепенный рост сердечных недомоганий (что-то типа насморка).


Рассмотрим работу с точки зрения стрелочника.


До изобретения лошади и колёс (в Туркмении - если против, газ не поставим) передвижение напоминало греблю на каноэ, когда необходимо было создавать определённое давление на грунт, чтобы сдвинуть телегу (44 мм ртутного столба).


После изобретения колеса и особенно электровоза надобность в таком способе передвижения отпало, вдоль путей протянули электропровода, которые использует электровоз.


Итак, что мы имеем на сегодня?


Имеется станция, располагающая собственной электростанцией, обеспечивающая питание всех электропоездов, диспетчерская с расписанием, графиком поставок, загрузки вагонов, разветвленной системой станционных путей, складом мусора в виде заржавевших осей, колёс от старых паровозов, компьютерный центр для регулирования расписания и прочее.


Расписание составляется заранее - если состав формируется один раз в сутки, то можно и поспать. Если вагоны поступают каждый час, надо не только сформировать состав, но и подобрать все поезда, отрегулировать балансировку вагона, проверить наличие грузов, смазать оси, подобрать электровоз и вовремя освободить путь.


Если такой график рассчитан на 100 лет, то появляется возможность и похалтурить. Например, вместо коробок с банками чёрной икры вам могут подсунуть коробку с зелёным горошком (в лучшем случае) или положить ржавое колесо. Общий вес будет сохранён, но получатель может проявить неудовольствие.


График нельзя нарушать, потому при входном контроле, при обнаружении недостачи вес вагона дополняется со склада. Общий график может быть нарушен (в медицине это явление названо аритмией) и в случае крупной недостачи вагон приходится заменять целиком и брать со склада вагоны, выпущенные 1-2 века назад.


К нарушениям графика может привести несвоевременная поставка электровозов, неправильно уложенный груз в вагоне, течь из вагона и масса других неурядиц.

Отметим, что на станции все службы, в отличие от медицинских представлений, работают в одном ритме.


Попытаемся теперь рассмотреть работу сердца (диспетчерской) с точки зрения стрелочника.


Мозг - компьютерный центр и система, задающая такт.

Лёгкие - генератор электропитания.

Печень - цех по производству контейнеров.

Почки, жёлчный пузырь - цеха по производству содержимого контейнеров.

Поджелудочная железа - регулятор габаритности, веса и содержимого контейнеров.

Кишечник - склад.

Кровеносные сосуды - пути поставки груза.

Лимфосистема - путепроводы со светофорами и контрольными точками.

Клетка - получатель груза.

Половая система - фабрика по производству фабрик (женщина) или станций (мужчина).

Отметим, что все эти системы работают только под управлением мозга, который располагает всем необходимым диапазоном частот и управляющих функций. Отметим также, что в отличие от общепринятой точки зрения, сердце не гоняет ничего - мощность, которая измерена, необходима для собственной работы. Как двигается контейнер в кровеносном сосуде? Во-первых, он имеет иную форму, нежели ту, которая видна под микроскопом, когда контейнер оторван от среды существования и сменил октаву существования в несколько раз.


Представим себе трубку с жидкостью, вокруг трубки намотан провод.


Если по проводу пустить ток, то жидкость (и содержимое) начнут двигаться.

Именно так и построена вся кровеносная система. Высокочастотная обмотка, регулируемая только мозгом - это пути, по которым и следуют контейнеры с соответствующим грузом

(способ доставки грузов - смотри "Инструкция по Банному делу, том 1").

Контейнер может иметь не ту вязкость или не тот размер, тогда происходит задержка такта (аритмия), и поджелудочная железа срочно производит замену со склада.


Цех по производству контейнеров полностью зависит от работы цеха по производству катализаторов

(у домохозяек это катализатор назван йодом). Заметим, что катализатор, вырабатываемый щитовидной железой и тот, который производил товарищ Зурабов, не одно и то же (небо и Земля).

При производстве катализатора в щитовидной железе, независимо от состояния всех остальных систем организма, поддерживается (как и в условиях изготовления высокоточных приборов) постоянная температура 36.60 (+/-) 0.060, что необходимо печени для выработки структуры смазки ( Mg++ ). Только наличие такой смазки обеспечивает отсутствие трения в сосудах при движении.

Детальная работа всей системы обеспечения - в "Инструкции по Банному делу", тома 1 - 6.

Ознакомившись с основными особенностями работы станции, отдельно коснёмся деятельности поджелудочной железы.

Эта железа находится на особом контроле и не может быть подвергнута хирургической операции.

От работы этой железы зависит все- все процессы обмена (именно она вырабатывает альфа и бета клетки для склада - кишечника, откуда потом изымает недостающие контейнеры, предназначенные для выброса), способ задания такта (обратная связь с мозгом), а также выработкой стыковочных узлов и адресных бирок для контейнеров (инсулин).

Если выработка инсулина снижается до 80%, то это - предвестник сахарного диабета (часть контейнеров не имеют адреса и забивают станционные пути).


При снижении до 40% приглашаются бригады гастарбайтеров, которые наклеивают на контейнеры любые попавшиеся под руки адресные бирки (в медицине это - искусственный инсулин).


Искусственный инсулин, получаемый у ближайшей родни человека (свиньи), является только разбавителем, и никакой нагрузки не несёт.

При снижении ниже 33% выработка инсулина прекращается, гастарбайтеров разгоняют, и человек живёт не более 3 дней.

Раньше при достижении 72% появлялись резкие боли, при достижении до 48% - поджелудочная железа начинала дёргаться, и если ниже 20% - омертвление.


Конечно, если чего-то не хватает, мозг изымает из кишечника (смотри замену на ржавое колесо) то, что по форме напоминает недостающую структуру. При этом роль заведующего складом исполняет поджелудочная железа.


При этом мозг вырабатывал команды, направленные на восстановление функций.


Какие выводы следуют?


Первое - если появилась аритмия, не надо разбирать сердце.

Второе- нельзя есть одну чёрную икру- она не годится для замены.

Третье - прежде, чем производить операцию, необходимо иметь детальный анализ частотной работы мозга.


Кстати, при летаргическом сне аритмии не бывает - такт = 16 сек, температура тела = 12.40,

частота лёгких - 1 дыхание в час.


Заметим, что движение состава зависит как от кривизны рельсов, так и от рельефа местности - при движении в гору надо иметь несколько паровозов, под гору достаточно и одного.


Кровеносная система имеет 2 круга кровообращения - большой и малый.

Малый круг - обеспечение мозга и лёгких, большой - всё остальное.

В сосудах мозг поддерживает неравномерный баланс потенциалов частот для движения.

Этот баланс частот разделён на 3 группы:


Группа 1. Формирующая.

Это группа низкооктавных частот, их формирует селезёнка, а в случае её отсутствия - печень.

Октавы частот 21 - 31. Общие для большого и малого кругов.


Группа 2. Структуры обменных процессов.

Группа разделена на 2 подгруппы:

1. Формирование структур полных обменных процессов, задействованы все железы, позвоночник, печень, жёлчные протоки, поджелудочная железа, сахарная железа. Октавы частот 21 - 59.

2. Формирование не полных обменных процессов (мозг не должен перерабатывать котлеты), задействованы все железы, позвоночник, поджелудочная железа, сахарная железа.


Группа 3. Структуры формирования долговременной и оперативной памяти и связи, структуры управления.

Октавы частот зависят от генотипа и включают: 31, 53.375, 53.625, 53.725, 53.850, 53.975, 55 - 61, 65 - 71, 77, 88, 96, 112, 118, 122, 124, 127, 128.

В этой группе формируется такт (задан структурой генотипа).

Эту группу частот формирует мозг на основе группы 2.


Заметим, что такт сердца задаётся мозгом, который получает этот такт из решётки атмосферы.

В решётку атмосферы такт поступает от коллайдеров Земли (в течение примерно 16000 лет такт = 1.0007") и согласуется со структурой обменных процессов в органах.


Условия:

Пусть имеем идеальное состояние по всем структурам, тогда

Таблица пределов давления для различных генотипов (основная группа населения):

333, 42, 44, 46 - генотипы (далеко не полный список)


333


42


44


46


min


max


min


max


min


max


min


max


Большой круг


90/60


265/230


60/40


165/130


75/45


210/175


80/55


265/245


Малый круг


90/60


285/265


85/55


185/160


90/65


225/190


95/60


275/255


Что будет происходить, если потенциалы частот будут меняться?

Пусть потенциалы частот 1 группы = 33%, 2.1 группы = 21%, 2.2 группы = 90%, 3 группы = 100%.

Из носа будет идти кровь, сильнейшие головные боли, потеря ориентации, потеря зрения, и при этом Вы можете измерить давление только в большом круге, но оно будет намного ниже нормы:


333


42


44


46


Больщой круг


90/60


65/45


80/55


100/75


Малый круг


280/255


180/155


210/180


270/240


Никакие лекарства здесь не помогут.


Причин изменения потенциалов частот достаточно много, например:


плохо работает телевизор, сбоит компьютер, у Вас неожиданно появились вши (материализовались).


Это значит, в атмосфере (по крайней мере в радиусе Вашей ауры) резкое снижение потенциалов высоких частот, при этом автоматически появляется дополнительный контроль. При удалении одних вшей появляются другие (могут и не материализоваться, но их присутствие будете чувствовать).


1

Такт работы сердца, или расписание движения поездов